Definiciones correctas:

Reaccion quimica: Interaccion entre sustancias quìmicas con las que se produce un cambio

Ecuacion Química: Forma abreviada de expresar por escrito una reaccion química por medio de simbolos y formulas y los coeficientes estequíometricos que balanceaan las ecuaciones